 -1.032663591E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.492215E+00  dx in pixels
 -3.982640E+01  dy in pixels
      1.014558  scalx
      1.021947  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
