 -1.046274992E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.914548E-01  dx in pixels
 -7.818296E-02  dy in pixels
      1.021078  scale x
      1.026224  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
