 -9.996624760E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.213790E+00  dx in pixels
 -3.746860E+01  dy in pixels
      1.018355  scalx
      1.017755  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
