 -1.053761171E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.291828E+00  dx in pixels
 -3.904525E+01  dy in pixels
      1.014637  scalx
      1.021768  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
