 -1.156732171E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.293000E-01  dx in pixels
 -1.767400E+01  dy in pixels
      1.016453  scalx
      1.020250  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
