 -1.039234728E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.252326E+00  dx in pixels
 -3.693934E+01  dy in pixels
      1.013012  scalx
      1.023030  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
