 -1.154598228E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.065000E-01  dx in pixels
 -1.414830E+01  dy in pixels
      1.014886  scalx
      1.021777  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
