 -1.078133776E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.965493E+00  dx in pixels
 -3.820009E+01  dy in pixels
      1.014601  scalx
      1.021287  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
