 -1.021446058E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.907000E-01  dx in pixels
 -1.386930E+01  dy in pixels
      1.015092  scalx
      1.021736  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
