 -9.931628315E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.126400E+00  dx in pixels
 -1.284180E+01  dy in pixels
      1.015285  scalx
      1.020492  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
