 -1.007791932E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.159763E+00  dx in pixels
 -3.987298E+01  dy in pixels
      1.016187  scalx
      1.022147  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
