 -1.154540738E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.560700E+00  dx in pixels
 -1.807650E+01  dy in pixels
      1.017806  scalx
      1.019215  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
