 -1.004179106E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.655354E+00  dx in pixels
 -3.930513E+01  dy in pixels
      1.018833  scalx
      1.018546  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
