 -1.137467506E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.675200E+00  dx in pixels
 -2.090160E+01  dy in pixels
      1.020337  scalx
      1.016299  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
