 -1.042465067E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.053172E+01  dx in pixels
 -3.716482E+01  dy in pixels
      1.013480  scalx
      1.023962  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
