 -1.177654367E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.621800E+00  dx in pixels
 -1.757990E+01  dy in pixels
      1.014776  scalx
      1.021861  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
