 -1.062942087E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.311064E+00  dx in pixels
 -3.838933E+01  dy in pixels
      1.014723  scalx
      1.023147  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
