 -1.167493087E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.367300E+00  dx in pixels
 -2.108170E+01  dy in pixels
      1.015988  scalx
      1.020924  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
