 -1.114137307E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.826374E-01  dx in pixels
 -9.574830E-02  dy in pixels
      1.022988  scale x
      1.025071  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
