 -1.027152902E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.756990E+00  dx in pixels
 -3.873736E+01  dy in pixels
      1.011938  scalx
      1.024192  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
