 -1.136562002E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.053100E+00  dx in pixels
 -1.918740E+01  dy in pixels
      1.012499  scalx
      1.022351  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
