 -9.579929900E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.670338E+00  dx in pixels
 -3.800829E+01  dy in pixels
      1.013048  scalx
      1.023942  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
