 -1.047003465E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.701714E+00  dx in pixels
 -3.915942E+01  dy in pixels
      1.013653  scalx
      1.025348  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
