 -1.000326774E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.633047E+00  dx in pixels
 -3.918360E+01  dy in pixels
      1.014989  scalx
      1.022521  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
