 -1.119648574E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.807100E+00  dx in pixels
 -1.904690E+01  dy in pixels
      1.015949  scalx
      1.020172  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
