 -9.598147060E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.057928E+01  dx in pixels
 -3.952397E+01  dy in pixels
      1.015443  scalx
      1.024651  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
