 -1.110014706E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.822900E+00  dx in pixels
 -1.796600E+01  dy in pixels
      1.016382  scalx
      1.022360  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
