 -1.027616848E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.909770E+00  dx in pixels
 -3.864262E+01  dy in pixels
      1.015769  scalx
      1.021523  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
