 -1.130139048E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.289000E-01  dx in pixels
 -1.974800E+01  dy in pixels
      1.016672  scalx
      1.019283  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
