 -9.026054410E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.150510E+01  dx in pixels
 -4.060811E+01  dy in pixels
      1.016449  scalx
      1.021760  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
