 -1.060045441E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.562600E+00  dx in pixels
 -1.854820E+01  dy in pixels
      1.017536  scalx
      1.019189  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
