 -1.103035630E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.436000E+00  dx in pixels
 -1.809220E+01  dy in pixels
      1.005784  scalx
      1.022441  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
