 -1.060039967E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.529500E+00  dx in pixels
 -1.934270E+01  dy in pixels
      1.018071  scalx
      1.019031  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
