 -1.021345347E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.181880E-02  dx in pixels
 -6.710431E-02  dy in pixels
      1.025538  scale x
      1.023671  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
