 -1.057439566E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.530532E+01  dx in pixels
 -4.506509E+01  dy in pixels
      1.010414  scalx
      1.023242  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
