 -1.247805556E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.721003E+01  dx in pixels
 -2.194561E+01  dy in pixels
      1.014612  scalx
      1.023052  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
