 -9.783443800E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.138788E+00  dx in pixels
 -3.929894E+01  dy in pixels
      1.015096  scalx
      1.022723  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
