 -1.089388680E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.144300E+00  dx in pixels
 -1.795040E+01  dy in pixels
      1.015975  scalx
      1.020275  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
