 -1.096744741E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.117623E-03  dx in pixels
 -5.619351E-02  dy in pixels
      1.024273  scale x
      1.025583  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
