 -1.070522864E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.987951E-02  dx in pixels
  2.397616E-02  dy in pixels
      1.024435  scale x
      1.027781  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
