 -1.002753766E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.566166E+00  dx in pixels
 -3.865849E+01  dy in pixels
      1.014829  scalx
      1.022770  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
