 -1.008554727E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.123800E+00  dx in pixels
 -1.718030E+01  dy in pixels
      1.017615  scalx
      1.019244  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
