 -1.077014246E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.654700E+00  dx in pixels
 -1.639320E+01  dy in pixels
      0.994055  scalx
      1.021666  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
