 -1.080846455E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.034379E-01  dx in pixels
  7.059574E-02  dy in pixels
      1.002371  scale x
      1.027083  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
