 -1.032030403E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.935100E+00  dx in pixels
 -1.781600E+01  dy in pixels
      1.017506  scalx
      1.019504  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
