 -1.084285220E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.913386E-01  dx in pixels
 -9.207951E-02  dy in pixels
      1.002612  scale x
      1.026835  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
