 -9.694248300E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.766350E+00  dx in pixels
 -3.963342E+01  dy in pixels
      1.015304  scalx
      1.023009  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
