 -1.081075030E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.272200E+00  dx in pixels
 -1.847240E+01  dy in pixels
      1.016223  scalx
      1.020531  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
