 -1.045027189E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.833426E+00  dx in pixels
 -3.895457E+01  dy in pixels
      1.011632  scalx
      1.027483  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
