 -1.124113559E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.409000E-01  dx in pixels
 -1.951280E+01  dy in pixels
      1.012473  scalx
      1.025136  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
